Giuseppe Chini

L'acqua delle fontane pubbliche di Rovereto nel passato ed al presente :

lettura tenuta al Circolo Operaio di Rovereto la sera dei 7 dicembre 1897.

Estratto da “Il Raccoglitore” - Rovereto. -

23 dic. 1897-13 gen. 1898

Den Wein aus Bordeaux zu beziehen und das Bier aus München gut für eine Kleinigkeit. Das Wasser aus dem Brunnen des Nachbars zu holen, hält man für unausführbar.

(G. Bunge: Die Alkoholfrage. Basilea, 1894).

Rovereto sorse in epoca incerta e svariate sono le opinioni in proposito. Comunemente si fanno risalire le sue origini appena fra i secoli XII e XIII, ma la scoperta di una necropoli romana, fatta l'anno 1819 in piazza delle Oche (1) potrebbe farci credere — e non forse a torto — che venisse abitata assai più anticamente di quanto generalmente si crede. Mi si permetta una congettura, forse ardita — espressami del resto anche da persona competente in materia, vorrei credere, cioè, che nel luogo ove oggidì trovasi Rovereto, giacesse un vicus romano di qualche importanza o una stazione militare e che prima del mille venisse distrutto o dalle incursioni dei barbari o da altra causa. Che questo vicus dimenticato — forse con nome diverso dall'attuale — esistesse di fatto, lo provano tanto le numerose sepolture romane trovate, quanto la suppellettile funeraria conservataci in piccola parte nel Civico Museo (2).

Siccome la città occupa ora un area assai più vasta dell'antica, è ben difficile precisare il luogo dove questa si trovasse, ma si può ritenere fosse posta in riva del torrente, nei pressi del castello. Chi potrebbe infatti negare recisamente che sul colle ove adesso si estolle il nostro castello non abbia esistito ab antico un fortilizio romano, quando devesi con fondamento ritenere che anco le rocche di Pradaglia, Beseno, Lizzana ecc. avessero precisamente origine da fortilizi o campi trincierati romani?

Rovereto viene nominato per la prima volta in un documento del 774 riportato dal Lupi nel “Codice diplomatico della Chiesa di Bergamo” e successivamente in altro documento del 1154 citato dal Muratori (Antiq. Est. e Ital. pag. 390) ove trovasi menzionato un Liutus de Roveredo. Anche ritenendo romana l'origine di Rovereto non trovo tuttavia accertato, che in questi due documenti si parli proprio della nostra città, quando si rifletta che al pari dei parecchi altri omonimi esistenti nell'alta Italia, Rovereto era ad ogni modo in quel tempo un luogo affatto insignificante.

Le prime notizie sicure intorno a Rovereto risalgono al secolo XIII. In un documento del 1215 (Bonelli, II, pag. 672) viene infatti nominato Martino Longo arciprete di Lagaro e Demolfollus de Roveredo, e in una carta dell'anno appresso si fa menzione di Tomasinus de Rovredo, Teupus de Roveredo e Conradinus de Rovredo. Il Baroni ci assicura che nel 1225 Rovereto era la villa principale della Pieve di Lizzana e che vi risiedeva un gastaldione per amministrare la giustizia in nome dei signori di Lizzana. Nel documento del 1234 in cui vengono designati i beni di Iacopo di Lizzana, non appare nominato il castello di Rovereto e da ciò si può ritenere che l'attuale non esistesse ancora e che i ruderi del fortilizio primitivo fossero abbandonati.

Morto nel 1263 Iacopino di Lizzana cui poco appresso seguì nella tomba suo figlio Luigi, restò erede di tutti i domini Sofia figlia di Iacopino, la quale avea sposato Leonardo di Castelbarco. Nel 1280 Lizzana era già in potere di Guglielmo di Castelbarco, perché in quell'anno ne ottenne l'investitura da Arrigo II conte d'Arco P. V. di Trento. Nel 1292 troviamo nominato Audo vicario di Rovereto in nome di Guglielmo di Castelbarco.

Questo potente signore ebbe assai a cuore il miglioramento di Rovereto. Eresse o rifabbricò il castello, cinse la città di mura (3) e in questo torno di tempo venne pure scavata la roza (4) grande, per uso degli abitanti e per irrigazione del suolo.

Al dominio castrobarcense succedette nel 1416 la Signoria di Venezia fino al 1509, in cui Rovereto venne occupata dagli imperiali e le patrie memorie tacciono affatto del come si provvedessero d'acqua i nostri antenati, ma è da ritenersi che per gli usi domestici abbiano attinto dell'acqua dal torrente o dalla roza. Anzi nel frattempo, ma certamente entro il XV secolo (5), vennero scavati e deviati dal Leno due altri canali. L'uno pel borgo di S. Tommaso venne chiamato Roza Pajari, l'altro detto Roza piccola, dal piede del castello svolgeva l'intiero suo corso fuori dalle mura della città.

Però malgrado la copia, Rovereto sentiva il bisogno di un'acqua più pura tantopiù che principiavano a sorgere lungo le gore numerose industrie, le quali coi loro rifiuti, le rendevano immonde.

Nelle sessioni di Consiglio dei l3 maggio 1533, 5 agosto 1534 e 18 settembre 1543 (6) venne stabilito di scavare dei pozzi. A tale effetto si fecero venire degli esperti pozzattieri da Verona. Non sappiamo però quanti né dove venissero scavati. Il signor ingegnere civico Edoardo Gerosa mi assicurò di averne scoperto uno nel cortile interno delle case già Pergher — ora Lago — alla Crosara nell'occasione dell'allargamento della via. Due altri pozzi assai profondi si trovano nei due conventi dei francescani a S. Rocco e a S. Catterina, ma non consta quando furono scavati.

Pare però che i pozzi punto soddisfacessero al bisogno della popolazione, perché pochi anni appresso, nel 1556 vennero effettuate delle indagini per scoprire una sorgente in Vallunga. Ora in questa località non esiste che una sola polla d'acqua, presso le case Valduga e tanto esigua, che in tempi di siccità può appena bastare per i vicini casali. Ma venne abbandonata forse perché poca e si fecero dei tentativi inutili in altro luogo presso la città e probabilmente nella località ove giace attualmente lo stabile degli Eredi del fu D.r Pietro Torelli, sulla via della Bertolda, località un tempo assai più ricca di sorgenti che non lo sia attualmente. Lassù si trova infatti una galleria scavata artificialmente e rivestita in parte di muratura, che per una decina di metri s'interna nelle viscere della collina. Una sorgente assai scarsa si raccoglie in un serbatoio a sinistra di chi entra. Che la scavo vanti qualche secolo d'esistenza, lo provano le grosse concrezione calcaree che rivestono le pareti.

Frattanto il bisogno d'acqua si faceva sentire vieppiù imperioso, non solo per la città, ma eziandio per il castello che accoglieva il presidio. Lassù nel cortile e nel sito ora occupato dalla fontana, esiste, coperto bensì, ma tuttora conservato, un pozzo assai profondo, scavato ancora dai veneti. Da quell'altura scendeva al livello dal Leno e per la sua grande profondità rendeva difficile e faticosa l'estrazione dell'acqua. Ferdinando conte del Tirolo s'interessò alla bisogna e mercé la di lui intromissione (7), in sul declinare del secolo XVI il comune di Noriglio, cedette la sorgente di sua proprietà, che sgorga tuttora dalla roccia, in un manufatto a foggia d'avvolto, fra le frazioni dei Walteri e dei Fontani, a condizione venisse condotta in città a spese del Capitano del Castello e dei Provveditori di Rovereto e di non essere obbligato a spese di manutenzione.

Oltre di ciò il comune di Noriglio riserbò per sè il diritto, in caso di estrema siccità, di prender l'acqua dalla sorgente per il solo uso domestico dei suoi amministrati, senza danneggiare però i condotti e previa licenza che gli verrà data dopo che ne sarà stata riconosciuta la necessità.

Avuta l'acqua coll'istromento dei 1 Marzo 1571 rogato dal notaio Giuseppe Rosmini, vennero collocati i canali fatti di tronchi d'albero e venne eretta ai Balteri una casetta, dove l'acqua veniva diramata alle poche fontane.

Giusta l'accordo stabilito, le spese vennero ripartite due terzi a carico della città e un terzo a carico del castello e in egual proporzione venne divisa l'acqua ottenuta.

In tal guisa nell'anno 1573 Rovereto ebbe la sua prima vena d'acqua di sorgente, ma non si conosce né la località né il numero delle fontane erette, tuttavia è da ritenersi che non saranno state più di due o tre.

Così passarono alcuni anni, ma senza conoscerne le cause troviamo che verso la metà del secolo XVII l'acqua di Noriglio venne abbandonata. Infatti trovandosi casualmente a Rovereto certo Marco Crinisio perito d'idromanzia (8), che avea la facoltà (sic) di trovar l'acqua, offerse i suoi servigi ai Provveditori, promettendo di scoprirla vicino alla città dietro alla chiesa di S. Marco. Con conchiuso di Consiglio dei 9 marzo 1646 venne stabilito di pagare a costui cento ragnesi, perchè venisse rinvenuta e condotta in città. Secondo il Chiusole (9), collo stesso conchiuso venne stabilito di erigere una fontana, sulla piazza davanti alla chiesa di S. Marco, cosa però che non risulta dal libro dei Consigli di quell'anno.

Secondo le indicazioni del Crinisio vennero incominciati i lavori di scavo per rinvenire la desiderata sorgente.

Venne infatti trovata una polla d'acqua di appena un'oncia.

Nello stabile del bar. Federico Todeschi esistono infatti delle lunghe gallerie sotterranee, benissimo costrutte e conservate, rivestite di muratura, scavate probabilmente in questa occasione. La principale larga un pajo di metri, conduce in un vestibolo quadrangolare, arieggiato da un camino che attraverso lo spessore del suolo arriva a fior di terra. Di qui partono due gallerie; quella a destra è impraticabile per il fango ammonticchiato e sarebbe desiderabile venisse ripulita e resa accessibile. Scorreva sotto la campagna, parallelamente alla via delle Fosse. La seconda, più importante, si interna nelle viscere della terra e con lieve pendio ascende in direzione dello stabile Fellemberg al Dosso di Castello passando sotto la via di Noriglio; ma dopo un certo tratto diventa stretta e appena praticabile per una persona che cammina stando curvata. L'acqua che stilla dalla volta e dalle pareti, e che scorre fra il fango del suolo rende malagevole il penetrare sino al fondo.

Tacciono le patrie memorie se quest'acqua venisse o meno usata in città, e nel caso negativo quale acqua alimentasse le poche fontane. E' probabile che i cittadini siano tornati all'antico costume di adoperare quella della roze, se pur non esistevano ancora i pozzi scavati nella prima metà del secolo XVI.

Pare che l'acqua usata lasciasse assai a desiderare dal lato dell'igiene. Il civico Consiglio infatti con suo conchiuso dei 7 giugno 1726 stabiliva di introdurre in città acqua più salubre e in maggior copia, di elevare delle altre fontane nei luoghi più bisognevoli e a questo scopo vennero nominati quattro deputati coll'incarico di raccogliere le offerte dei privati e oltrediciò il Consiglio “assegnava loro cento talleri per far incominciare le cave e la condotta dell'acqua attese le antiche ragioni” (10).

Dove il Consiglio la volesse cavare è incerto, ma è da ritenersi che si trattasse di condurre nuovamente quella di Noriglio, lavorando intorno alla sorgente, per raccoglierla nella sua maggiore copia possibile.

I delegati ragranellarono a questo scopo da settantanove cittadini ragnesi 4403, e oltre di ciò Domenica vedova del generale Bartolameo Luigi Betta dal Toldo (11) per assecondare un desiderio filantropico del marito, domandò ed ottenne di collocare a sue spese nella piazza di S. Marco una pubblica fontana e di apporvi analoga iscrizione.

Nel civico archivio si trova un annotazione che ricorda come ai 19 giugno, del 1727 vi zampillò l'acqua per la prima volta (12) e che ai 23 dello stesso mese sgorgò dalla fontana del Nettuno in piazza delle Oche (13). Ambo queste fontane vennero erette sotto la direzione del deputato Ambrogio Rosmini.

Si venne così fino al cadere del secolo scorso. Il continuo aumento della popolazione causa l'industria della seta allora fiorente, fecero sentire ai provveditori il bisogno di una più larga e razionale distribuzione dell'acqua potabile, di piantare fontane pubbliche sul corso nuovo e nella via dei Paganini. Il Consiglio interpellò all'uopo l'idraulico Paolo Frisi di Milano, il quale colla lettera dei 10 luglio 1770, dichiarava la sorgente di Noriglio essere di cattiva qualità e assai scarsa per i bisogni di Rovereto. Oltre di ciò il Consiglio elesse una commissione formata dei cittadini : Luigi Carpentari, Angelo Rosmini e Francesco Tacchi, coll'incarico di studiare il modo di risolvere la questione. Costoro previo maturo esame proposero al Consiglio di aggiungere all'acqua di Noriglio una sorgente vicina, della portata di tre quarti d'oncia, oppure di costruire sotto al castello una ruota a cassette.

Questa ruota doveva sollevar l'acqua del Leno in un luogo dove non fosse peranco resa immonda, onde distribuirla mediante tubi alle fontane pubbliche.

Ambo queste proposte vennero combattute, in ispecie la seconda per opera e dei consorzi delle Roze, e di coloro che a ragione ritenevano 1' acqua del Leno impropria agli usi domestici, perché il torrente serviva alla fluitazione delle legne e perché specialmente in tempi piovosi porta seco fango, insetti ed altre sporcizie. Anche i medici di Rovereto: Volani, Saviuli, Flaim Gioseffi e Zanini, erano di questa opinione.

Con tuttociò prevalse il secondo progetto e il civico Consiglio col suo conchiuso dei 2 luglio 1779 (14) dopo aver consultato l'idraulico Cristoforo Baroni di Sacco, deliberò di costruire una ruota a cassette presso il torrione del castello che lambe il corso del Leno (15) e di trar 1' acqua dal canale detto Roza grande, per mandarla nelle fontane di piazza delle Oche, Paganini e corso nuovo. A questo scopo vennero aperte trattative col Consorzio e stabiliti rilievi. Gli architetti Bernardo Tacchi e Felice Giongo, nella loro relazione dei 6 ottobre 1779 dichiararono che togliendo al canale tre oncie quadrate d' acqua, non si avrebbe recato pregiudizio agli edifizi mossi dalla roza. Inoltre i principali proprietari di setifici lungo il percorso di essa, di nome Scarperi, Zanella, Dressel, Andreotti, Sicart, Brunati, Ferrari, Laurenzi, Bettini, Pross, Gius. Negri, A. Negri, Palmeri e Babel, dichiararono di annuire all'ideata impresa e rinunziare a qualsiasi pretesa per l'uso dell'acqua.

Col rogito Mascotti dei 18 ottobre 1779 fu stipulata la convenzione fra la città e il consorzio, colla quale quest'ultimo permetteva di estrar l'acqua dal canale. Questa convenzione venne ampiamente confermata col Regolamento sovrano dei 15 gennaio 1780 (16) tuttora in vigore.

Nel 1780 venne messa in attività una prima ruota alta venti piedi, munita di dodici cassette, capaci di elevare un volume d'acqua di tre oncie quadrate, ma dopo tre anni venne ingrandita in causa delle nuove fontane erette una in piazza delle Erbe, un'altra presso il portone, ora demolito, in borgo S. Catterina e una terza in capo alla contrada di Rialto, presso la via di Valbusa grande. Anzi in quest'ultima fontana perché più alta venne immessa l'acqua di Noriglio, togliendola così a quella di piazza delle Oche.

Questa venne alimentata, come le altre, dall'acqua del torrente Leno.

Infatti l'acqua di Noriglio da alcuni anni continuava a diminuire, più che per cause naturali della sorgente, per le continue perdite d' acqua dei tubi di legno, diffettosamente collocati e forse peggio mantenuti. A ciò si aggiunga che nell'inverno il freddo gelava la fonte e che in estate, quando più il liquido elemento occorreva, mancava o arrivava in quantità insufficienti, con danno e molestia dei cittadini.

Onde togliere questi inconvenienti, il civico Consiglio prima di abbandonarla del tutto, decise di fabbricare una ruota più grande della precedente e capace di innalzare sei oncie quadrate d'acqua. Onde ammannire il necessario importo di troni 14694.14, si stabilì di vendere ai privati delle spine morte (17) e di alienare gli scoli delle fontane pubbliche a scopo irriguo, per gli orti interni della città.

La nuova ruota fornita di numerose cassette che portavano l'acqua a ben quarantadue piedi di altezza, venne infatti terminata nel 1788. 0nde filtrarla per quanto fosse possibile veniva fatta passare entro un apparato di purga (chiaritoio).

Finiti i lavori venne a perpetuo ricordo dell'opera, scolpita la seguente iscrizione, dettata da Clementino Vannetti.:

ANNO M'DCC'LXXXIX

EX • DECRETO • ORDINIS • SEVlRALIUM

ALOYSIUS • CARPENTARIUS • ET • JACOBUS • FAERRAIUS

ROTAM

QUAE • AQUARUM • INDUCENDARUM • CAUSSA

FACTA • FUERAT

OB • EASDEM • PER • TOTAM • URBEM • DERIVANDAS

DUPLO • MAIOREM • RESTITUI • CURARUNT

ANGELO • ROSMINIO • CONSULE. (18)

Per avere in casa getti a mastio, si insinuarono e li ottennero verso modico pagamento di un capitale una volta tanto, i signori Luigi Carpentari, Giacomo Fu G. B. Ferrari, Gio. Pietro Fedrigotti d'Oxenfeld, Carlo Telani, Francesco de' Chiusole, Clemente de Cobelli de' Freidenberg, Don Gaspare Antonio Bonfioli, Gerolamo Brunati de Prunenfeld, Francesco Bonapace, Giuseppe Bettini notaio, G. B. Giongo, Francesco Pross, Vito Modesto Hortis, i P. P. Riformati, le Monache Salesiane, le famiglie Rivera de Gonzales, Garzetta e Tartarotti (19). Costoro furono i primi utenti d'acqua nella nostra città, ai quali qualche anno appresso si aggiunsero le famiglie Candelpergher, Torelli, Parolari, Rosmini, Stofella, Ravagni, l'I. R. Tribunale e I' I. R. Capitanato del Circolo di Rovereto.

L'acqua di Noriglio venne definitivamente abbandonata e con rogito Bettini dei 10 maggio 1790 la città di Rovereto vendette questa sorgente a Giuseppe Bartolomeo Palmeri, colla espressa condizione che se in avvenire la città abbisognasse di questa polla, potesse in ogni tempo riscattarla, restituendo al Palmeri l'importo della vendita.

Allo scopo di provvedere acqua potabile pel borgo di S. Tommaso e per la vicina frazione di Lizzanella, un privato consorzio eresse in sul cadere del secolo passato sulla roza Pajari una ruota di più piccole dimensioni.

Questa ruota si trovava in quella casa di fronte alla chiesa di S. Maria, munita di torricella che esiste tuttora. La fontana di S. Tommaso presso casa Cobelli, venne collocata colà nell'anno 1783 e rinnovata nel 1822, come si rileva dalla seguente iscrizione scolpita in giro al labbro superiore della vasca:

AN • MDCCCXXII • EX • DECRETO • ORDINIS • ROBORETANI • VIIS • CUNCTIS • NOVO • SILICE • STRATIS • URBI • CULTU • MULTIFARIAM • ADDITO • HIC • QUOQUE • FONS • XXV • POST • ANNIS • QUAM • FORTE • DIRUTUS • FUERAT

• ACCOLARUM • COMMODO • PEC • PUB • RESTITUTUS.

L'apparato funzionò regolarmente fino all'anno 1823, in cui ridotto in uno stato deplorevole e non più suscettibile di restauri minacciava di sfasciarsi. Allora il problema dell'acqua tornò a farsi sentire imperiosamente.

Nell'impossibilità di continuare colla vecchia ruota si supplì in parte al bisogno coll'applicare delle cassette provvisorie alla ruota del filatoio di Giuseppe Negri sotto i portici — ora di proprietà Rella — ma l'acqua così ottenuta oltreché essere assai scarsa, non poteva salire alle fontane più alte della città causa il dislivello.

Taluno in questa circostanza avanzò la proposta di prender l' acqua dal torrente stesso, nel luogo della Sega di Noriglio e di condurla in città mediante un canale a pendenza minima, da costruirsi lungo la sponda destra del Leno. Ma il partito avverso alle cose nuove prevalse e dopo viva controversia il Consiglio cittadino deliberò di costruire invece della cadente, una nuova ruota su disegno offerto dal tedesco Carlo Holdhstein da Königsberg in Prussia (20).

La nuova ruota venne infatti eretta nel 1824 e costò alla città l'ingente somma di fiorini 14.200 d'impero. Per ricordare quest'opera venne fatta scolpire e immurare sulla facciata la seguente iscrizione, dettata dall'abate G. B. Beltrami:

A • MDCCCXXIII • DECEMBRI • EXEUNTE

MENSE XVI POSTQUAM • HAEC • VIA

HINC • OD • M. P. XXIII • REG • PEC • PATEFACTA • FUIT

EX • DECR • ORDINIS • ROBOR

AEDIFICIUM • AQUIS • PER • URBEN • DERIVANDIS

NOVA • MOLITIONE • A • SOLO • EXCITATUM

NOVA • INTUS • POSITA • ROTA

ADIECTUMQUE • OPUS • AQUUIS • PURGANDIS

GASR • LINDEGO • PRAET • UBBANO. (21)

Nel frattempo la fontana di S. Marco che da qualche anno era abbandonata e priva di acqua per le ingiurie del tempo minacciava ruina ed ingombrava inutilmente la piazza. La statua dell'Aurora che l'adornava, opera non ispregievole dello scultore Sartori di Sacco, venne levata nel l827 e venduta rotta com'era, al signor Giuseppe Bettini per la vil somma di sei talleri. Costui 1a collocò nel giardino di sua proprietà a S. Rocco, ove viene ancora conservata dagli attuali proprietari signori de Probizer-Masotti. Nell'inverno 1837-1838 venne levata da piazza di S. Marco anche la vasca e i gradini rimasti. (22)

Nel 1882 fu collocata sul corso nuovo la fontana detta della Fama dalla statua che la sormontava e per essa venne scavata apposita nicchia. (23) La statua dalla quale si denominava, era stata levata dalla seconda porta del castello, la vasca venne comperata ai molini di Nogaredo per fiorini 60 d'impero e le due palle di pietra che la decoravano ai lati furono tolte dal portone che chiude la fossa del castello. L'erezione di questa lontana costò circa fiorini 350, e in seguito a ciò venne abbandonata e demolita quella dell'angelo che si trovava in quelle vicinanze.

Già nell'anno 1838 tanto la ruota di Rovereto, come quella del borgo di S. Tommaso, incorporato alla città soltanto l'anno 1820, minacciavano ruina e il loro continuo riattamento riusciva assai gravoso alle finanze del Comune. La cittadinanza deplorava l'impurità dell'acqua, impurità che i mezzi impiegati erano impotenti a togliere, i medici accagionavano l'acqua di alcune malattie che serpeggiavano e generale era il desiderio di possedere un elemento più puro e salubre. Le guerre del primo Napoleone avevano lasciato in retaggio troppo desolanti avarie all'erario comunale, e se c'era la buona volontà mancavano i mezzi per soddisfare il desiderio comune.

A scuotere provvidamente gli animi capitò in buon punto al civico magistrato un decreto dei 7 settembre 1838 del capitano del Circolo, il quale ingiungeva al Comune di prendere energiche misure onde la città fosse provveduta di acqua più pura. Il bisogno stringeva prepotente e il Municipio incaricò 1'ingegnere Filippo Gasperini di compilare un progetto corrispondente al bisogno della popolazione.

Il Gasperini scelse senz'altro la sorgente di Vanza sotto la trazione dello Spino, a circa cinque chilometri da Rovereto, come quella più copiosa e di buona qualità che si trovasse nella valle del Leno. Propose di condurla in città mediante un acquedotto di 2350 pertiche della capacità di trentadue centimetri quadrati, da tagliarsi nel fianco della montagna, preventivando una spesa di 46.163 fiorini d'impero.

Assicuratesi il Magistrato della perennità della sorgente per testimonianze di vecchi del luogo, ne affidò l'analisi al chimico farmacista signor Demetrio Leonardi, il quale nel suo rapporto in data 13 gennaio 1841 dichiarava : “Avventurosamente la sorgente della quale ebbi io l'onorevole incarico di analizzare è di tale tenore, secondlunghezza di metri o le seguenti mie esperienze, da usarsi come una delle più elette.” (24)

Il progetto Gasperini fu presentato per l'approvazione alla Rappresentanza cittadina ma essa nella sua sessione dei 10 febbraio 1841 giudicò la spesa troppo ingente per il civico erario e propose di consultare in merito un idrotecnico di grido.

A questo scopo venne chiamato da Milano il celebre ingegnere idraulico Anastasio Calvi, il quale presa conoscenza del progetto nei suoi più minuti particolari dichiarava l'opera, se non impossibile, almeno certo molto superiore al preventivo, e di conseguenza assai gravoso alle modeste forze della città. Questa opinione dettata da un ingegnere di sì chiara fama quall'era il Calvi, fece abbandonare il progetto Gasperini. Il Municipio volse allora le sue cure alle sorgenti di S. Colombano alla località detta Pirpen, incaricando lo stesso Calvi di esternarsi in proposito.

Si eseguirono degli scavi e misuratane l'acqua diede in ventiquattr'ore 777.600 mosse d'acqua, le quali ripartite fra gli allora ottomila abitanti della città, davano per ciascuno una media di mosse novantasei al giorno per persona.

Il Municipio affidò allora all'ingegnere Giovanni Piva la compilazione del progetto. Esso fu presentato nel settembre 1842 e proponeva di raccogliere in un solo serbatojo le cinque sorgenti, di condurre con tubi di ghisa l'acqua sino al piccolo ponte di S. Colombano (25) sul Leno di Vallarsa, varcato il quale i tubi sarebbero passati sulla sinistra del Leno, fino alla Sega di Noriglio. Al di qua l'acqua sarebbe venuta in città lungo la sponda destra. Il Piva preventivava per questo lavoro una spesa di fiorini 28.000 abusivi, compresi i tubi della conduttura.

Nella sessione dei 31 marzo 1843 la rappresentanza comunale approvò il progetto dell'ingegnere Piva e stabilì pubblica asta per l'appalto dei lavori. Ma ambo gli incanti tenuti a questo scopo andarono deserti.

Nel frattempo per opera di menti più vaste, avverse al progetto, corsero dei dubbi tanto sulla qualità dell'acqua assai mediocre, quanto sulla sua perennità, non meno per la questione della tubatura che non si voleva di ghisa.

A costoro si aggiunsero quelli che protestavano per la spesa enorme in confronto di quella preventivata dal Gasperini. Tanta opposizione si sollevò da far sospendere fortunatamente l'esecuzione dell'opera meditata.

Fra gli esperti che si sarebbero assunto il lavoro e che aveano a questo scopo preso in accurata disamina il progetto, vi fu Antonio Degasperi da Lavarone, uomo assai pratico di simili imprese. Costui non trovò suo interesse di concorrere alla pubblica asta, ma, invece avuta contezza del progetto Gasperini, si mostrò disposto ad assumerne l'esecuzione, per una somma non molto superiore a quella che si sarebbe spesa per l'acqua di S. Colombano.

Rovereto deve serbare eterna gratitudine al benemerito D.r Antonio Balista, il quale mosso da vivissimo zelo per l'interesse della città, tanto si adoperò perché venisse condotta in città la sorgente dello Spino, efficacemente caudiuvato da Antonio Zandonati Giuseppe Masotti, G. B. Eberle e Girolamo Andreis. Si deve alla loro sollecitudine se Antonio Degasperi, Giovanni suo fratello e Giovanni Filz di Serrada, civico fontaniere, presentarono ai 4 agosto 1843 una particolareggiata proposta sulle basi del progetto Gasperini, per l'erezione di un acquedotto in muratura, capace di portar buona parte della sorgente di Vanza fino al Dosso di Castello, della lunghezza di metri 4468 e ciò fu l'importo di soli fiorini 34.000 abusivi (pari a fiorini 28.560 aust.) Promettevano di dar l'opera compiuta entro l'anno successivo 1844, garantendola per cinque anni. Tale offerta, assai lusinghiera per il suo buon prezzo, la dichiararono impegnativa per loro fino al 15 settembre 1843, trascorso il qual termine dovea considerarsi come non fatta.

La deputazione incaricata per l'introduzione dell'acqua potabile, colla sua relazione 7 agosto 1843 presentò al Magistrato la proposta Degasperi, caldeggiandone l'approvazione.

Mentre pendevano ancora le pratiche per ottenere l'assenso della Rappresentanza comunale, il Municipio, onde non perdere tempo, dispose per la compera della sorgente e dello stabile da Cristiano Sannicolò e ai 25 agosto venne stipulato il compromesso di compra-vendita. (26) In pari tempo vennero avviate le pratiche coi proprietari degli stabili, per comperare il terreno che dovea percorrere il canale e precisamente con Luigi Jacob, Paolo Moschen capo comune di Trambilleno, Cristano, Giuseppe e Gio. Batta Sannicolò, Bortolo Less, Paolo e Bortolo Trentin, Giuseppe Scottini, Catterina Trentin, Antonio e Nicolò Zanvettor, Domenico Trentin, Francesco Ponticello e Maddalena Zanvettor. Costoro già coll'atto giudiziale dei 16 nov. 1840 avevano promesso di vendere alla città di Rovereto le parti dei loro stabili necessarie per poter costruire l'acquedotto.

L'offerta Degasperi venne accolta dalla rappresentanza ed approvata, prima interinalmente dal Capitanato del Circolo con foglio 13 settembre 1843 N.o 10229 poi definitivamente, con decreto 12 marzo 1844 N.o 2743, salve alcune osservazioni ed aggiunte di secondaria importanza.

Gli imprenditori principiarono il lavoro ai 22 settembre 1843 con circa 150 operai, e prima loro cura fu di tracciare una strada d'accesso lungo tutto il percorso dell'acquedotto. Ben presto però s'avvidero che era impossibile venir a fine dell'opera col solo importo di fiorini 34,000, e che ciò dipendeva da un errore di calcolo in danno loro. Il lavoro era già abbastanza inoltrato, per poter essere abbandonato, ne d'altro canto si poteva ragionevolmente chiamarli a responsabilità. Il magistrato d'accordo colle superiori autorità, stabilì di pagare di mano in mano settimanalmente i manufatti che venivano costruiti, a stima dell' ispettore dei lavori signor Cristiano Chiusole. Se non chè per le lagnanze dei cittadini che temevano le spese superiori alle forze della città, il Comune in seguito a conchiuso 14 e 15 marzo 1845 della Rappresentanza, approvato dal Capitanato del Circolo li 24 s. m. N.o 3308, stipulò il 21 settembre 1845 coi Degasperi (ai quali si associò il cittadino Pietro Oberbizer un nuovo contratto, in cui essi si impegnavano di ultimare il lavoro verso corresponsione della somma di f. 82,000, dei quali 59,000 erano stati pagati fino a quel giorno. Per facilitare la cosa il Capitanate del Circolo colla sua nota dei 30 novembre 1844 No. 14247 autorizzava il Comune ad adoperare a questo scopo il sopravanzo delle rendite annonarie.

Così l'acquedotto dello Spino preventivato dall'ingegnere Gasperini per fior. 46,163, dai Degasperi per fior. 34.000 venne effettivamente a costare alla città fior. 82 mila.

Il lavoro procedava alacremente per quanto lo permettessero gli ostacoli naturali, come roccie a picco, terreni labili, avvelamenti, frane e andava avvicinandosi al ponte San Colombano. Qualche avversario malevole dell'opera sparse nel pubblico la voce, che in causa della poca pendenza (insensibile infatti all'occhio dei profani) l'acqua non sarebbe arrivata fino al ponte. Si accusava pertanto d'imprevidenza il Comune per lo sperpero di tante miliaja di fiorini, si malediva agli imprenditori inetti a tanta opera. Per sfatare le calunnie e tranquillizzare gli animi si stabilì di provare il canale e di festeggiare l'arrivo dell'acqua al ponte di San Colombano con popolare solennità. Venne all'uopo fissato il giorno l8 novembre 1844, alle ore 2 meridiane. Intervennero i mèmbri del magistrato Civico, dell'Autorità politica, gran folla di popolo e per rallegrare la festa vi prese parte pure la “Banda musicale.” I numerosi lavoratori dell'Impresa stabilirono di salutare l'arrivo dell'acqua collo sparo dei mortaretti, che avevano all'uopo collocati nelle vicinanze della strada di Trambileno.

L'acqua infatti arrivò felicemente al ponte, mentre la Banda suonava liete melodie e tuonavano i mortaretti. Ma che è, che non è, dopo i primi colpi s'odono delle grida e si vedono cader sulla folla esterefatta dei pezzi di corpi umani. Per inavvertenza erasi accesa la polvere di un mortaretto, facendo strage di quanti l'attorniavano: i fratelli Domenico e Gio Battista Nicolussi di Lucerna vennero letteralmente sfracellati, sollevati in aria, e ricaddero a pezzi ; tre perirono il dì appresso e precisamente Antonio Nicolussi altro fratello dei defunti, (27) il muratore cinquantenne Pede Corvara Antonio, al quale venne asportata metà del cranio, e il filatojere Antonio Riapel d'anni 18. Una decina restò più o meno deformata, e fra questi un altro Nicolussi fratello dei defunti, il quale, rimasto totalmente cieco venne dal Magistrato di Rovereto aiutato con una tenue pensione vitalizia. Molti altri rimasero leggermente feriti (28).

Pareva che il genio del male che aveva sempre contrastato quest'opera di pubblica utilità, avesse voluto prendere la sua ultima rivincita.

Il lugubre avvenimento lasciò vivissima impressione nella cittadinanza e i vecchi che lo ricordano dopo tanti anni, narrano ancora gli strazianti episodi (29).

Ma l'esito felice dell'impresa rianimò gli spiriti e il lavoro proseguì alacremente fino al Dosso di Castello, ove venne eretto un cisternello diramatore con tubo di scarico.

Il giorno 4 ottobre 1845 (30) con festa solenne venne l'acqua immessa nei condotti di città. Intervennero il podestà Giorgio degli Abbondi, il capitano del Circolo conte Lottano Terlago, i consiglieri Municipali Giuseppe Cobbe, U. Carlo Rigotti, Osvaldo Candelpergher, Gaspare de Lindegg, G. B. Tacchi, Francesco Beltrami, Girolano Pross, Mons. Can. Benedetto Riccabona arciprete di Rovereto, i membri della Deputazione dell'acquedotto e gli imprenditori. La festa fu rallegrata dalla musica Banda cittadina e da un coro di alunni dell'Orfanotrofio maschile cittadino, i quali cantarono la seguente poesia che riproduco integralmente non per il suo merito letterario, ma come curiosità:

Oh qual genio a noi ti guida

cristallina e pura fonte

per le scabre vie del monte

l'alme nostre a rallegrar ?

Come vergin fidanzata

che all'altar si avvia di sposa,

qui t'assidi e qui riposa

pria lo sposo ad abbracciar !

Il pensier di qui condurti

vago sogno a ognun parea ;

eri in fondo alla vallea

ove scarso il sol brillò :

Ma di patria che non puote

e l'amor e l'ardimento ?

Or l'urbano reggimento

quel pensier verificò.

Sitibondo intanto il Rovere

al suo sen ansio l'aspetta,

zampillando a lui t'affretta

con perenne purità.

De' suoi fasti il più preclaro

cara fonte tu sarai

fin che il sole tuffa i rai

nella muta eternità.

Alle ore 11 del mattino il capitano del Circolo di Rovereto conte Terlago, aprì il passaggio dell'acqua nei tubi, mentre la Banda musicale salutava il lieto avvenimento con allegri concenti e suonavano a festa tutte le campane della città.

A memoria del fatto e dei lavori che arricchirono la città di Rovereto di un'acqua salubre ed abbondante, venne per conchiuso municipale fatta murare sulla facciata del serbatojo del dosso di Castello una lapide, ove si legge tuttora la seguente iscrizione:

AL DESIDERIO ED AL BISOGNO

DI

ROVERETO

SODDISFA QUESTO GIORNO

IV OTTOBRE MDCCCXLV IN CUI

PURISSIMA ACQUA POTABILE

DA PERENNE SORGENTE

CONDUCE IN CITTA'

PER LO SPAZIO DI QUASI TRE MIGLIA

AMPIO CANALE SOTTERRANEO

A TUTTO DISPENDIO

DEL

CORPO DEI CITTADINI

CON ARTE MIRABILE

SCAVATO TRA ROCCIE E DIRUPI

PROTEGGENDO L'ARDUA IMPRESA

LOTTARIO CONTE TERLAGO

CAPITANO DEL CIRCOLO

E

DI S. M. I. A.

CONSIGLIERE CIAMBELLANO

ESSENDO PODESTÀ DI ROVERETO

GIORGIO DEGLI ABBONDI

Il nuovo acquedotto funzionò regolarmente per mezzo secolo, provvedendo in abbondanza d'acqua la città. Nei pochi incendi accaduti venne sperimentata la sua utilità. Ebbe poi a subire dei guasti per cause elementari e fra questi accennerò a due soltanto. Nella notte dei 17 novembre 1852 dalla roccia sovraposta alla Cartiera Jacob, si staccò un enorme masso. Assieme alla strada erariale trascinò seco ben quaranta metri di manufatto, che con grave spesa si dovette ricostruire. Più tardi nella memoranda innondazione del 1882, il torrente che scorre per la cosidetta valle dell'Orco, scondusse un buon tratto di canale e si dovette porvi riparo col costruire una briglia di grosse pietre cementate. Questo lavoro costò alla città oltre a seimila fiorini. Nell'occasione di questa innondazione, come tutti ricordano, la città rimase per molti giorni senza l'acqua potabile, e si dovette usare per gli usi domestici quella piovana, imperocché l'acqua del Leno e delle gore scorreva torbida e limacciosa.

Da qualche anno fervono i lavori di riattamento del civico acquedotto dello Spino.

Le continue dispersioni lungo il canale, le radici che penetrando con filamenti capillari attraverso i meati della muratura fino all'acqua, si sviluppano straordinariamente e in modo da difficoltarne il deflusso, il desiderio di avere in città questa eccellente fonte nella sua purezza nativa, la crescente richiesta di spine da parte dei privati, indussero il comune di Rovereto a metter mano a quest'opera.

I ristauri principiarono due anni fa, con radicali riparazioni al bottino della sorgente da renderlo stagnante ed evitare ogni e qualunque dispersione. Là presso venne collocato uno sfioratore per mantenere costante il livello dell'acqua nell'acquedotto, i lavori e continuarono eseguiti in via economica dal Municipio stesso, per opera del capo mastro muratore Giuseppe Trentini, sotto la immediata direzione dell'ufficio tecnico municipale. Furono alzate le sponde del canale, migliorata la copertura di pietra e fatto stagnante col cemento, rendendolo così capace di contenere in caso di bisogno, anche tutta l'acqua che sgorga dalla sorgente.

Ora il lavoro è terminato fino al ponte erariale di S. Colombano, e nel prossimo anno si spera verrà dato principio al nuovo tratto di acquedotto che dal Franco porterà l'acqua direttamente alla “Pietra Focaja.” (31)

Incalcolabili sono i vantaggi che ritrarrà la città dall'alzamento dell'acquedotto (32). Coll'acqua a maggior pressione si potrà favorire le industrie fornendole di forza motrice, perché in questi casi, a parità di volume, maggiore sarà la forza che si sviluppa. L'acqua potrà venir portata in luoghi ora privi del tutto e tra questi ne risenteranno i vantaggi la Vallunga e la Madonna del Monte, amenissime posizioni ma aride, per mancanza di fonti. Coll'acqua a maggior pressione si potrà provvedere all'elevamento meccanico della medesima nell'alta Vallunga, ai boschi comunali, alle Porte e in altre parti, collocando giusta il citato progetto, nell'attuale cisternello del Dosso di Castello una turbina, mossa dalla stessa forza motrice dell'acquedotto.

Questa col far funzionare una pompa assorbente — premente potrà spingere l'acqua a qualunque altezza; il movimento sarà automatico, ne cagionerà sensibili spese di manutenzione o spreco d'acqua, perché dopo aver mossa la turbina potrà venire utilizzata nei tubi della città.

Allo scopo di rendere meno lunghe le interruzioni dell'acqua potabile dello Spino, in casi di lavori o ristauri, il signor ingegnere civico propose la costruzione di uno scaricatore al ponte di S. Colombano, dove con una saracinesca l'acqua verrà gettata nel Leno di Terragnolo, presso quel tabernacolo dipinto che sta vicino alla casa Wirti sulla sponda destra del torrente. Il vecchio canale sino al Franco verrà ingrandito, e in questa località verrà eretto un “casello ripartitore.” Esso avrà lo scopo di mettere a piacere tutta o in parte l'acqua nell'attuale o nel nuovo acquedotto, che partendo di là sarà fatto ex novo e porterà l'acqua al serbatojo della Pietra focaja. Il nuovo canale avrà una larghezza di 60 cm. e l'altezza di un metro, con una pendenza del 2.5 per mille.

Alla Pietra Focaja nei pressi dello stabile Tonelli verrà costruito un grande serbatojo, largo metri 18, lungo 14, quasi tutto tagliato nel macigno, della capacità di circa 800 metri cubi d'acqua. Questa aggiungerà pressione a quella già esistente e in caso parziali interruzioni dell'acquedotto in causa di lavori, sarà sufficiente per alimentare alcune ore le fontane della città. A questo serbatojo faranno capo i canali industriali e quelli per la Vallunga e Madonna del Monte e solo quando sarà, fra pochi anni ultimata la tubatura in ferro dell'acqua per le vie della città, verranno quassù congiunti direttamente anche gli altri tubi. Adesso non potrebbero resistere all'enorme pressione.

Il preventivo di questo lavoro ci da una spesa di circa fiorini trentaduemila, ma la città verrà largamente compensata del sacrificio fatto, sia direttamente coll'affitto delle spine d'acqua, sia indirettamente collo sviluppo delle industrie e col miglioramento dell'igiene.

Non dobbiamo dimenticarci che le tre fabbriche di Birra che fioriscono nella nostra città, devono la loro esistenza all'eccellente acqua potabile dello Spino e che altre industrie potrebbero sorgere e fiorire con un po' di buona volontà. Fra queste non ultima, l'erezione di uno stabilimento idroterapico, come ce ne sono altri in Italia nella Svizzera e nella Francia, apporterebbe non poco incremento e vantaggio alla città nostra.

Se, data un occhiata al passato, consideriamo il progresso fatto in soli cinquant'anni da Rovereto, su questo importantissimo fattore d'igiene e di ricchezza pubblica che è l'acqua potabile, si può senza tema di errare raccomandare caldamente a chi è preposto alla cosa pubblica, di curare con ogni sollecitudine l'esecuzione dell'alzamento dell'acquedotto, ricordando quel motto del Giusti, che i benemeriti concittadini nostri Piscel e Balista fino dall'anno 1863 misero in fronte alla loro Relazione sull'acqua potabile, che dice :

“A buono spenditor Dio è tesoriere.”

NOTE

1) Nel rinnovare in quest'anno l'acciotolato lungo la piazza delle Oche fino alla Posta, vennero in luce moltissime tombe romane con embrici di terracotta, resti d'ossa, lucernette d'argilla, e anelli d'argento. Si rinvennero monete d'Augusto, Adriano (117), Claudio II (268), Diocleziano (274), Costanzo Cloro (304), Costantino Magno (305), Costantino II e Costanze (307), Massenzio (311), Giuliano l'Apostata (361), Valentiniano e Valente (364), Massimiano (455), ecc. ecc.

2) Come di quasi tutte le cose nostre, la maggior copia di questi cimeli andò ad arricchire i Musei

d'oltralpe.

3) La prima cinta di mura si staccava dal castello, percorreva parte dalla via delle fosse e attraversando la casa Cofler faceva, capo alla torre dell'orologio. Di qui scendeva pel vicolo del Portello fino all'ingresso dei Portici, continuava dietro le case Ralla, Ferrari, e Congregazione di Carità fino a casa Baroni, e si congiungeva al castello in piazza del Podestà. Soltanto nel 1425 i

Veneziani allargarono la cinta, racchiudendovi la chiesa di S. Marco e abbattendo invece quella di S. Catterina.

4) Roza coll'o chiuso e la z dolce, sostantivo gora (francese chenal) devesi distinguere da rozza colle due z aspre = a brutto, cattivo cavallo. La sua etimologia è dal latino ruere = scorrere, rivulus, (ruvulus) ruvla, ruvia,rugia. A Rovereto diciamo impropriamente “strada delle roggie” e così a Trento, ove si trova il “Vicolo della Roggia” e la “via della roggia grande”. Ma roggia é il femminile di roggio, antiquato per rosso.

5) Benché l'istituzione dei consorzi delle tre Roze sia di poco posteriore al 1500, risulta da un rogito del notaio Marco della Porta dei 17 maggio 1461, che a quell'epoca esse esistevano da molti anni.

6) Fino alla metà del secolo XVII veniva usata a lingua latina. Col conchiuso 23 Luglio 1648 il Consiglio municipale stabilì che d' allora in poi i suoi atti venissero estesi in italiano a maggior intelligenza di tutti.

7) Andreis Girolamo: Descrizione delle fontane della città di Rovereto. Mss. dell'Archivio Civico.

8) Andreis , Mss. cit.

9) Notizie antiche e moderne della Valle Lagarina ecc. Verona 1787 pag. 26.

10) Andreis, Notizie cit.

11) La famiglia Betta di Rovereto è di origine spagnuola: verso l'anno 1100 per le guerre scoppiate fra don Sancio, Alberto e Garzia figli di Ferdinando il grande re di Spagna, emigrò in Italia il gentiluomo Pelagio Betta, stabilendosi a quanto pare, prima a Brescia, donde i suoi successori immigrarono nel Trentino.

Fino al principiare del secolo XVIII i Betta abitavano nella contrada dei Portici e solo ai 30 settembre 1709 si trasferirono nel nuovo palazzo in Borgo S. Tommaso. La casa e l'orto sotto i Portici vennero venduti a certo signor Sicart per 2800 fiorini tedeschi.

12) Questa affermazione precisa cozza con quanto scrive il Chiusole a pag. 24, giusta il quale questa fontana venne eretta l'anno 1646.

13) La vasca di marmo giallo venne scolpita da Marco Martini e costò fior 230. Ignoro chi sia l'autore della statua del Nettuno

14) In questo tempo esisteva già simile ruota nel convento dei P. P. Cappuccini, ruota che si può vedere tuttora. Nel principio di questo secolo la ruota dei Frati servì qualche tempo a condurre acqua nella fontana del piazzale della fiera degli animali. (S. Giorgio ?)

15) Questo torrione, da non confondersi con quello eretto dai Veneti nel 1492, che porta ancora lo stemma del podestà Girolamo Marino, fa parte del fabbricato detto della Dogana, ora sede dell'I. R. Guardia di Finanza.

16) “Regolamento da osservarsi esattamente da tutti circa l'uso dell'acqua del fiume Leno,

clementissimamente prescritto con comando Sovrano il dì 15 gennaio 1780.”

17) Il nostro dialetto usa impropriamente “ spina „ per lo zampillo d'acqua d'una fontana. Lo stesso termine usasi pure per denominar la cannella. Nel senso vero lo fa maschile el spin, i spini.

Spina nella lingua italiana significa il pungiglione dei pruni, delle rose, delle acacie ecc. Nel senso figurato vale, come a tutti è noto, per rammarico.

Nei dizionari troviamo: spillo = piccol tubo per cui l'acqua schizza o zampilla nella fontana e così dicesi anche allo zampillo o getto d'acqua, che spiccia fuori da un cannello o tubo (termine idraulico). Polla = vena d'acqua sorgente. Il Carena pretende che spina si chiami cannello d'acqua.

Comunque sia, la lingua italiana manca di un termine esattamente corrispondente, e noi senza altro addotteremo la voce dialettale spina, come più adatta al caso nostro. (forse gettito?)

18) Non è precisato il luogo ove si trovava questa iscrizione. Secondo lo Zeni stava immurata sulla facciata della casa contenente la ruota, ora usata quale studio e magazzino della ditta Costa. Nelle Opere italiane e latine del cav. Clementino Vannetti, vol. VII, pagina 314 viene riportata coll'indicazione: “Ad dextram ripam fluminis Leni.” Nell'occasione che alla ruota venne applicato lo spurgatoio delle acque fu levata di là e scomparve. Sarebbe carità di patria il rimetterla, giacché abbiamo conservato il testo.

19) Veggasi l'istrumento 3 novem. 1789 del notaio Giuseppe Bettini (Archivio Civico).

20) Costui, come nota l'Andreis più volte citato, si trovava casualmente a Rovereto, allo scopo di

rimodernare la fabbrica di corami della ditta Giuseppe Tambosi.

21) Introdotta l'acqua dello Spino e cessato il bisogno della ruota, venne venduta la casa a Pietro Alberti, il quale tolse di lì la lapide e la trasportò nel suo stabile del Cancasar ora trattoria al Belvedere, ove capovolta viene fatta servire da tavola.

Per cura del prof. Giovanni de Cobelli i fratelli Costa, ora proprietari dell' edificio, si offersero di rimetterla a loro spese nella facciata, cosa che speriamo venga fatta quanto prima.

22) Colla demolizione di questa fontana scomparve anche l' iscrizione che ricordava la munificenza della famiglia B.tta dal Toldo, che l'aveva eretta.

23) La fontana della Fama venne demolita circa l'anno 1867 e con essa sparì la statua e una iscrizione, probabilmente di discreta importanza. Nello stesso luogo venne collocata la fontanella tuttora esistente, adornata dello stemma comunale, disegnata dall'ingegnere Mascanzoni ed eseguita dallo Scanagatta.

24) “Analisi dell'Acqua dolce di fonte al Mulino, presso lo Spino vicin di Rovereto eseguita da Demetrio Leonardi per commissione del lod. Magistrato di Rovereto nel 1841” (Mss. originale conservato nel vol. I dei documenti dell'Acqua potabile).

Un importantissimo studio dal punto di vista batteriologico dell'acqua dello Spino venne pubblicato nel novembre 1892 dai signori G O. Zanoni e R. Cobelli, per cura della Direzione del Civico Museo

25) Da non confondersi col ponte omonimo, della strada erariale di Vallarsa, sopra il Leno di Terragnolo.

26) Il documento definitivo di compra-vendita venne firmato ai 25 luglio 1844. La città di Rovereto verso l'esborso di fior. 2500 diventò proprietaria di tutto lo stabile e della sorgente. Il Sannicolò riserbò per se e suoi eredi maschi il diritto dell'usufrutto del luogo.

27) Il cadavere di costui venne per concessione Capitanale, trasportato a Trambilleno e sepolto coi suoi fratelli.

28) Per debito di giustizia devesi ricordare un altra vittima: Malgarini Francesco da Arsiero. Costui restò schiacciato sotto un cumulo di ghiaia lavorando dietro all'acquedotto il giorno 10 settembre 1844. Non sarebbe il caso di ricordare con una modesta pietra il nome di questi infelici ?

29) Pietro Lotti ne fece argomento d'una sua cantica dedicata al conte Benedetto Giovanelli podestà di Trento (Trento, Monauni, 1845 op in 24 pagine con una incisione).

30) Proprio in questo giorno, ad ore 9 antim. passò per Rovereto diretta alla volta di Palermo, la moglie di Nicolò imperatore di Russia assieme alla figlia Olga.

31) Coll'avviso Municipale dei 24 Dicembre 1897 N. 1811 vennero infatti messi all'asta i lavori pel nuovo acquedotto.

32) Veggasi in proposito l'esauriente Relazione che fa parte del “Progetto per l'alzamento dell'acquedotto” compilato dall'Ufficio Tecnico Municipale.

Created with Writer2ePub

by Luca Calcinai